Das Oerstedt´sche Gesetz

Im Jahre 1819 beobachtete Oerstedt, dass in der Nähe stro mdurchflossener Leiter magnetische Dipole abgelenkt werden.

Um jeden langen, g e raden, vom

Strom I durchfloss e nen Leiter existiert ein konze n trisches

Magnetfeld vo m Betrag

Allgemein gilt das Oerstedt´sche Gesetz in der Form

r

H

P

H r

I

H

&

&