Der Regenbogen

http://www.meteoros.de/rainbow/rb15.htm

Die m inimale Strahlablenk u n g b e trägt etwa 1 38°. Innerhalb eines

Kegels mit einem Öffnungswinkel von etwa 42° (Hauptachse des

Kegels wird du rch die Richtung der einf allenden Sonne n s t r a h len

bestimmt) wird Sonnen l i c h t durch innere R ef l e xion und Brechung

zur ückgeworfen . Der Innenraum der K egelöffnung i st daher heller, als

d e r A u ßenraum. Eine Strahlenhäufung findet beim Winkel der

minimal en Ablenkung statt. In folge der Dispers ion des Sonnen l i c htes

im Wassertropfen ist die bekannte Farbfolg e des Regenbogens im

Bereich der Str ahlenhäufung zu beobachten. Im Innenraum des Kegels

tritt Farb m isch u ng zu weiß auf. E ine klare Trennung der Farb en ist

nur am Rand des Kegels beim ( wellenlängenabhängigen) Winkel der

minimalen Ablenkung zu beobachten.

»

42°

Der mit unter zu beo b a c htende Nebenregen bogen entsteht durch

zweimalige inne re Refle xion. D ie Farbfolge ist hier umge kehrt.

Regenbogen am 2. August 2000 auf dem Wendelstein, f=16mm.

Foto: © Claudia Hinz

Doppelter Regenbogen

Foto: © Holger Lau, Pirna, 30.07.1998, ca. 17:50 MEZ